A Wavelet Tour of Signal Processing

Stéphane Mallat, Academic Press 1999 (2nd edition)

Figure 4.16: (a): Normalized scalogram η^{−1}ξP_W f(u, ξ) of two parallel linear chirps shown in Figure 4.13. (b): Wavelet ridges.